Island 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500

Depth(m)

Tonga Series - Map 1

175˚ 00'W

175˚ 00'W

174˚ 30'W

174˚ 30'W

174˚ 00'W

174˚ 00'W

173˚ 30'W

173˚ 30'W

173˚ 00'W

173˚ 00'W

172˚ 30'W

172˚ 30'W

172˚ 00'W

172˚ 00'W

17˚ 00'S 17˚ 00'S

16˚ 30'S 16˚ 30'S

16˚ 00'S 16˚ 00'S

15˚ 30'S 15˚ 30'S

15˚ 00'S 15˚ 00'S

14˚ 30'S 14˚ 30'S

14˚ 00'S 14˚ 00'S

0 50 100 km