1000

2000

3000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

5000

5000

5000

5000

5000

5000

6000

6000

7000

7000

7000

7000

7000

8000

8000

8000

8000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 1000010500

Depth(m)

Capricorn - 200 m Grid, 200 m Contours

173˚ 30'W

173˚ 30'W

173˚ 00'W

173˚ 00'W

172˚ 30'W

172˚ 30'W

172˚ 00'W

172˚ 00'W

19˚ 30'S 19˚ 30'S

19˚ 00'S 19˚ 00'S

18˚ 30'S 18˚ 30'S

0 50 km